%====================================================================
% ���Ĺ��ȹ�������ع����ŵ����زʡ�3E�¸��½�
%
%       �¸��½��Υ�ݡ��Ȥθ���
% 
% 
%====================================================================
\documentclass[a4paper,11pt]{jarticle}
\usepackage{aki_exp_cover}
\usepackage{html}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{ascmac}
\usepackage{float}
\usepackage{lgrind}
\usepackage{verbatim}
%
\newcommand{\vm}[1]{\boldsymbol{#1}}
\newcommand{\hugesymbol}[1]{\mbox{\strut\rlap{\smash{\Huge$#1$}}\quad}}
\newcommand{\grad}[1]{\nabla #1}
\renewcommand{\div}[1]{\nabla\cdot #1 }
\newcommand{\rot}[1]{\nabla\!\times\! #1}
\newcommand{\pdiff}[3]{
 \if 1#1 \frac{\partial #2}{\partial #3}
 \else \frac{\partial^{#1} #2}{\partial #3^{#1}}\fi
}
%
\newcounter{toi_num}
\newcommand{\toi}{\textbf{\texttt [��\arabic{toi_num}]}
   \addtocounter{toi_num}{1}}
%
\oddsidemargin 0mm  %����;�� 25.4mm-0mm������ڡ���
\evensidemargin 0mm %����;�� 25.4mm-0mm�������ڡ���
\textwidth 160mm
%
%====================================================================
%
%====================================================================
%    ɽ��κ����Τ���ξ���  aki_exp_cover.sty�����
%====================================================================
%
%------- �¸� -----------------------------------
\expnumber{E-3}                        %% �¸��ֹ�
\title{������ϩ������¬��}                %% �¸�����

%------- �������� --------------------------------
\registernumber{98}{76}                  %% �����ֹ� ??-??
\schoolyear{3}                           %% ��ǯ
\groupnumber{1}                          %% ���ֹ�
\author{���ܾ���}                         %% ���Ի�̾

%------- ��Ʊ�¸��� ------------------------------
%%%   6̾ʬ̾�����񤱤롥�����꾯�ʤ����ϡ�{}�Ȳ��⤫�񤫤ʤ���
\member{�����û�}{Ĺ߷�ޤ���}{���Űٱ�����}{����ϥ������Ϻ}{}{}

%------- �¸��� ---------------------------------
\experimentdate{16}{9}{28}{��}          %% ʿ��??ǯ ??�� ??��? ?����

%------- �¸����δĶ� ----------------------------
\weather{����}                          %% ŷ��
\temperature{23.7}                      %% ����
\humidity{65.4}                         %% ����
\airpressure{1013.5}                    %% ����

%------- ����� ---------------------------------
\submissiondate{16}{10}{4}{��}                  %% ʿ��??ǯ ??�� ??��? ?����

%====================================================================
\begin{document}
\maketitle 
%
%====================================================================
\section{��Ū}
%====================================================================
LCRľ�󶦿���ϩ�ζ������ݤ����򤹤�ȤȤ�ˡ���ʬ$R$�����ä���ϩ��Q�ͤ�Ϳ����
�ƶ��ˤĤ���Ĵ�٤롥
%
%====================================================================
\section{����}
%====================================================================
%---------------------------------------------------------------------
\subsection{������ϩ}
%---------------------------------------------------------------------
��\ref{fig:resonance__series_resonant}�Τ褦��LCRľ�󶦿���ϩ�˸�ή�Ű�E��ä���
�Ȥ�����ϩ��ή�����ή���礭��$|I|$��
%
\begin{align}
 |I|=\cfrac{E}{\sqrt{R^2+\left(\omega L -\cfrac{1}{\omega C}\right)^2}}
 \label{eq:current_resonance_circuit}
\end{align}
%
�Ȥʤ롥�����ǡ���ή�Ÿ��γѿ�ư��$\omega$��
%
\begin{align}
 \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}
\end{align}
%
�Ȥ���Ȳ�ϩ�˺������ή��ή���褦�ˤʤ롥$\omega_0=2\pi f_0$�ʤΤǡ����ȿ���ľ��
�ȡ�$f_0=1/(2\pi\sqrt{LC})$�Ǥ��롥���ξ�硤��ϩ��ή�����ή�ϡ�
%
\begin{align}
 I_0=\frac{E}{R}
\end{align}
%
�Ȥʤ롥�������ή��ή��뤳�ξ��֤򶦿��ȸ��������١��Ÿ��μ��ȿ��Ȳ�ϩ�θ�ͭ��
ư�������פ��Ƥ�����֤ȤʤäƤ��롥��\ref{fig:resonance__series_resonant}�Τ褦
�ʲ�ϩ��ľ��Ǥ�ľ�󶦿��Ȥ����������ơ��Ÿ����Ű������ˤ��Ƥ��μ��ȿ����Ѳ���
����ȡ���\ref{fig:resonance__resonance_curve}�Τ褦�˲�ϩ��ή�����ή���Ѳ����롥
���Τ褦�ʿޤ򶦿������Ȥ�����

�ޤ������餫�ʤ褦�ˡ�$R$�ξ�������ϩ�Ǥ϶���������ή$I_0$�������礭���ʤ뤬��
�������ȿ����餺���ȡ�����ϵ޷�˸������롥���ζ��������η����αԤ���¬��ʪ��
���Ȥ���$Q$�������������򶦿��αԤ�(sharpness of resonance)�ȸ�����

$|I|$��$I_0$��$1/\sqrt{2}$�ˤʤ���ȿ���$f_1=\omega_1/2\pi$��
$f_2=\omega_2/2\pi$�Ȥ��ơ�
%
\begin{align}
 Q&=\frac{f_0}{f_2-f_1} \nonumber\\
 &=\frac{\omega_0}{\omega_2-\omega_1}
\qquad\qquad(\omega_1\leq\omega_0\leq\omega_2)
\end{align}
%
��������롥��(\ref{eq:current_resonance_circuit})���顤$I_0/\sqrt{2}$�Ȥʤ�ѿ�
ư������׻�����ȡ�
\begin{align}
 \omega_2-\omega_1=\frac{R}{L}
\end{align}
�ȤʤꡤQ�ͤ�
\begin{align}
 Q=\frac{\omega_0L}{R}
\label{eq:Q=1/WL}
\end{align}
�ȵ����롥

%
\begin{center}
 \begin{figure}[htbp]
  \begin{tabular}{cc}
   %---- ľ�󶦿���ϩ -------------------
   \begin{minipage}[b]{0.4\hsize}
    \begin{center}
     \includegraphics[keepaspectratio, scale=1.0]
     {figure/series_resonant.eps}
     \caption{ľ�󶦿���ϩ}
     \label{fig:resonance__series_resonant}
    \end{center}
   \end{minipage} &
   %---- �������� -------------------
   \begin{minipage}[b]{0.5\hsize}
   \begin{center}
    \includegraphics[keepaspectratio, scale=1.0]
    {figure/resonance_curve.eps}
    \caption{��������}
    \label{fig:resonance__resonance_curve}
   \end{center}
   \end{minipage}
  \end{tabular}
 \end{figure}
\end{center}
%
%---------------------------------------------------------------------
\subsection{Q�ͤ�¬����ˡ}
%---------------------------------------------------------------------
�����Ǥϡ����ȿ������ˤ��ơ�����ǥ󥵡������̤��Ѳ�������������ή��¬�ꤷ�ơ�
Q�ͤ���롥��\ref{fig:resonance__series_resonant}�β�ϩ�Ǥϡ�
%
\begin{align}
 |I|^2=\cfrac{E^2}{R^2+\left(\omega L -\cfrac{1}{\omega C}\right)^2}
\end{align}
%
�Ȥʤ롥�Ȥ����ǡ��������ˤϤ��μ���ʬ��γ�̤��椬�����Ȥʤ�Τǡ�
%
\begin{align}
 I_0^2=\frac{E^2}{R^2}
\end{align}
%
�Ǥ��롥�����ꡤ
%
\begin{align}
 \sqrt{\frac{I_0^2-|I|^2}{|I|^2}}=\frac{1}{\omega R C_0}\frac{\Delta C}{C}
\end{align}
%
�Ȥʤ롥�����ǡ�$C_0$�϶�������$C$���󶦿����Υ���ǥ󥵡������̤ǡ�$\Delta C$�Ϥ��κ���
���롥����ˡ�$\omega^2 L C_0=1$��$1/(\omega R C_0)=\omega L/R=Q$�ʤΤǡ�
%
\begin{align}
 Q=\sqrt{\frac{I_0^2-|I|^2}{|I|^2}}\frac{C}{\Delta C}
\end{align}
%
�Ȥʤ롥�����ǡ�$|I|$���\ref{fig:resonance__capactance_curve}�Τ褦�����֤ȡ���
����椬1�ˤʤ롥�������äơ�
%
\begin{align}
 Q\simeq\frac{C_0}{\Delta C}
 \label{eq:Q_form_delta_C}
\end{align}
%
�Ȥʤ롥����ǥ󥵡������̤��Ѳ������ơ���\ref{fig:resonance__capactance_curve}
���������Ȥˤ�ꡤ��(\ref{eq:Q_form_delta_C})���Ѥ���Q�ͤ���뤳�Ȥ��Ǥ��롥
%
\begin{figure}[hbtp]
 \begin{center}
  \includegraphics[keepaspectratio, scale=1.0]
  {figure/capacitance_curve.eps}
  \caption{����ǥ󥵡������̤���ή�δط�}
  \label{fig:resonance__capactance_curve}
 \end{center}
\end{figure}
%
%
%====================================================================
\section{�¸���ˡ}
%====================================================================
ľ�󶦿���ϩ��Q�ͤ�¬��ϡ������ǽҤ٤�Q�ͤ�¬����ˡ�˼�������ˡ��Ȥä������ʤ�
��������ǥ󥵡������̤��Ѳ������ơ�������ή�����ή��¬�ꤷ�����ºݤ�¬����Ѥ�
����ϩ���\ref{fig:resonance__experiment_circuit}�˼�������ή�ϡ����β�ϩ�Υ���
�ǥ󥵡����Ű�$V_2$��¬�ꤹ�뤳�Ȥˤ���᤿��

�ܼ¸��Ǥϡ����β�ϩ����$R$��0,20,50[$\Omega$]��3�Ĥξ��ˤĤ��ơ�¬�ꤷ����
�ºݤμ¸��Ǥϡ��Хꥢ�֥륳��ǥ󥵡������̤��Ѳ��������Ÿ��Ű�$V_1$�ȥ���ǥ�
������ξü���Ű�$V_2$���Ѳ���Ĵ�٤���

�Ÿ��Ű������ˤ���¬�ꤹ�뤳�Ȥ��񤷤��������ǡ���¦���Ű���켡¦�ǵ��ʲ���
�뤳�Ȥˤ�ꡤ��ϩ��ή�����ή�ϡ�
\begin{align}
 |I|=2\pi f (C_c+C_v) \frac{V_2}{V_1}
\end{align}
�Ȥ�����ľ�󶦿���ϩ��������($C_c+C_v$)����ή$|I|$�δط����¬������
\ref{fig:resonance__capactance_curve}�Τ褦�˥ץ��åȤ�����
(\ref{eq:Q_form_delta_C})�˽���Q�ͤ��᤿��

�ʤ������μ¸����Ѥ�������ϡ�ɽ\ref{table:resonance_device}���̤�Ǥ��롥
%
\begin{figure}[hbtp]
 \begin{center}
  \includegraphics[keepaspectratio, scale=1.0]
  {figure/experiment_circuit.eps}
  \caption{�¸��β�ϩ��}
  \label{fig:resonance__experiment_circuit}
 \end{center}
\end{figure}
%
%
\begin{table}[h!]
 \caption{������ϩ�μ¸��˻Ȥ�����}
 \begin{center}
 \label{table:resonance_device}
 \begin{tabular}{lllc}\hline
  \multicolumn{1}{c}{����} &
  \multicolumn{1}{c}{�᡼����} &
  \multicolumn{1}{c}{����} &
  \multicolumn{1}{c}{���} \\ \hline \hline
  ������ϩ�¸���ϩ & & & 1\\
  ��������������               & KENWOOD & CS-5270   & 1 \\
  �ǥ�����ޥ���᡼����       & YEW     & Type 2807 & 2 \\
  �ե��󥯥���󥸥��ͥ졼���� & KENWOOD & FG-273    & 1 \\
  �Хꥢ�֥륭��ѥ�����       & YEW     & CDS-500   & 1 \\ \hline
 \end{tabular}
 \end{center}
\end{table}
%
%
%====================================================================
\section{�¸����}
%====================================================================
�¸���ˡ�˼������Ȥ��ꡤ����ǥ󥵡����������̤��Ѳ������ơ�����ǥ󥵡�ξü����
��$V_2$��¬���Ԥä���ľ�󶦿���ϩ���񹳤ϡ�0, 20, 50[$\Omega$]���Ѳ������ơ���
�줾��ζ���������Ĵ�٤���¬�������줿�ǡ����ϡ�p.\pageref{section:appendix}��
�ߤ���Ͽ�ˤޤȤ�Ƥ��롥�ޤ�����\ref{fig:resonance__experiment_graph}�ϡ������
����դˤ�����ΤǤ��롥

¬������ե��åȤ������Υ���դ�������줿��Q�ͤ���뤿���ɬ�פ��͡�$C_0$��
$\Delta C$��ɽ\ref{table:experiment_results} �ˤޤȤ�롥�ʤ����������ͤϡ���\ref{fig:resonance__experiment_graph}�Υ���դ���礷�Ƶ�᤿��
����ˡ���(\ref{eq:Q_form_delta_C})���Ѥ�������줿Q�ͤ⡤ɽ�˺ܤ��Ƥ��롥�����
�������Ȥ��ꡤ���μ¸��Ǥϡ�$R=0 [\Omega]$�ΤȤ�$Q=66$��$R=20 [\Omega]$�ΤȤ�
$Q=19$��$R=50[\Omega]$�ΤȤ�$Q=9.6$������줿��
%
\begin{table}[H]
 \begin{center}
  \caption{�¸����}
  \label{table:experiment_results}
 \begin{tabular}{rrrrr}
  \hline
  \multicolumn{1}{c}{��[$\Omega$]} &
  \multicolumn{1}{c}{�������ȿ�[kHz]} &
  \multicolumn{1}{c}{$C_0$ [pF]} &
  \multicolumn{1}{c}{$\Delta C$ [pF]} &
  \multicolumn{1}{c}{Q��}  \\
  \hline \hline
  0  & 254.3 & 865 & 13 & 66 \\
  20 & 255.7 & 868 & 45 & 19 \\
  50 & 254.7 & 870 & 90 & 9.6 \\
  \hline
 \end{tabular}
 \end{center}
\end{table}
%
\begin{figure}[hbtp]
 \begin{center}
  \includegraphics[keepaspectratio, scale=0.8]
  {figure/all.eps}
  \caption{����ǥ󥵡������̤���ή�δط����ļ�����ή��1��¦���Ű�$V_1$=1[V]�ξ�
  �硤������ϩ��ή�줿��ή�Ǥ��롥�����ϲ�ϩ���������̤Ǥ��롥�ޤ�������ˤ�
  $I_0/\sqrt{2}$�ˤʤ��������̤����⼨���Ƥ��롥}
  \label{fig:resonance__experiment_graph}
 \end{center}
\end{figure}
%
%====================================================================
\section{�ͻ�}
%====================================================================
ľ�󶦿���ϩ���񹳤�0��20��50[$\Omega$]���Ѳ�����������Q�ͤ�¬��ˤ���᤿��
����������ͤ���Ӥ��Ƥߤ롥�����ͤϡ���(\ref{eq:Q=1/WL})���Ѥ��ơ�
\begin{align}
 Q
 &=\frac{\omega_0 L}{R}\nonumber\\
 &\qquad\text{$\omega_0=1/\sqrt{LC}$�ʤΤ�}\nonumber\\
 &=\frac{1}{\omega_0 CR}
 \label{eq:Q=1/WCR}
\end{align}
�ȵ����롥����Q�ͤϤ��μ��α��դ�׻����뤳�Ȥˤ�����졤���η�̤�¸�
�ͤȹ�碌�ơ�ɽ\ref{Q_value}�˺ܤ��롥

\begin{table}[H]
 \begin{center}
  \caption{Q�ͤ������ͤȼ¸���}
  \label{Q_value}
  \begin{tabular}{rrr}
   \hline
   \multicolumn{1}{l}{�� [$\Omega$]} &
   \multicolumn{1}{l}{¬��Q��} &
   \multicolumn{1}{l}{����Q��}\\
   \hline\hline
   0 & 66  & $\infty$ \\
   20 & 19 & 35 \\
   50 & 9.6 & 14 \\
   \hline
  \end{tabular}
 \end{center}
\end{table}

ɽ�򸫤�ʬ����Ȥ��ꡤ�����ͤȼ¸��ͤ��礭�ʺ������롥�����ơ�ɬ��¬���̤�Q��
�������ͤ���㤯�ʤäƤ��롥����ϥ�������񹳤������ȤʤäƤ���ȹͤ��롥������
�̤θ����⤳��ۤ������ʤ�������������������񹳤��礭���Ȥϻפ��ʤ�����Ǥ��롥
������Ф��ơ�������ϡ��ܥӥ�˴����줿Ĺ�������������Ƥ���Τǡ�̵��Ǥ���
���񹳤�����ȿ�¬�Ǥ��롥�⤷����������񹳤�$r$�Ȥ���ȡ���(\ref{eq:Q=1/WCR})
��
\begin{align}
 Q=\frac{1}{\omega_0(r+R)CR}
\end{align}
�Ȥʤ롥���줫�顤��������񹳤ϡ�
\begin{align}
 r=\frac{1}{\omega_0 CQ}-R
\end{align}
�ȵ����롥ɽ\ref{table:experiment_results}�μ¸���̤�ɽ\ref{Q_value}�μ���
��¬��ˤ�äƵ���줿Q�ͤ򡤤��μ������ƤϤ��ȡ�ɽ
\ref{estimateed_coil_registance}�˼����褦�ʥ�������񹳤�����Ǥ��롥3�Ĥμ¸�
�Ǥ�Ʊ���������Ȥä��Τǡ������񹳤�Ʊ��ˤʤ뤬��2�ܤۤɰۤʤäƤ��롥����ϡ�
Q�ͤ�¬�����٤˵������Ƥ����ǽ�����⤤��

��������񹳤򤳤�3�Ĥ�ʿ����$r=17 [\Omega]$�ȹͤ���ȡ�Q�ͤ������ͤ�,
$R=0[\Omega]$�ΤȤ�$Q=42$,$R=20[\Omega]$�ΤȤ�$Q=19$,$R=50[\Omega]$�ΤȤ�$Q=10$
��¬���ͤˤ��ʤ��Ť��������ޤǡ����Υ�������񹳤Ͽ����ͤʤΤǡ��ºݤ�¬�ꤷ��
�Τ���ʤ��ƤϤʤ�ʤ���
\begin{table}[H]
 \begin{center}
  \caption{¬���̤�����ꤵ��륳�������}
  \label{estimateed_coil_registance}
  \begin{tabular}{rr}
   \hline
   �¸��˻Ȥä��񹳤����� [$\Omega$] & ���ꤵ��륳��������� [$\Omega$]\\
   \hline \hline
   0 & 11 \\
   20 & 17 \\
   50 & 24 \\
   \hline
  \end{tabular}
 \end{center}
\end{table}
%
%====================================================================
\section{�ͻ�����}
%====================================================================
\setcounter{toi_num}{1}
\begin{quote}
 \begin{itemize}
  \item[\toi] ���������αԤ��ϲ�ϩ�β��˵������Ƥ��뤫?��\vspace{5mm}
	      \begin{quote}
	       Q�ͤ�������顤����ϡ������αԤ��򼨤��ѥ�᡼�����Ǥ��롥Q�ͤ�
	       �礭���ۤɶ����ϱԤ��ʤ롥������Q�ͤ�ľ�󶦿���ϩ�Υѥ�᡼������
	       �Ȥäơ�
	       \begin{align}
		Q=\frac{1}{\omega CR}=\frac{\omega L}{R}
	       \end{align}
	       ��ɽ�����Ȥ��Ǥ��롥���μ����顤Q�ͤϡ�
	       \begin{itemize}
		\def\labelitemii{\textbullet}
		\item ����ǥ󥵡��Υ���ԡ�����($1/\omega_0 C$)���񹳤Υ���ԡ�
		      ����($R$)����
		\item ������Υ���ԡ�����($\omega_0 L$)���񹳤Υ���ԡ�����
		      ($R$)����
	       \end{itemize}
	       �Ȥʤ롥������ˤ��Ƥ⡤��������񹳤���������С�Q�ͤ��礭���ʤꡤ
	       �����ϱԤ��ʤ롥�������äơ������αԤ��ϡ���ϩ���񹳤ˤ�äƷ��
	       �롥
	      \end{quote}\vspace{10mm}
  \item[\toi] Q�ͤˤϡ����������αԤ��ʳ�����������롥��ϩ��ñ�̻������������
	     ��륨�ͥ륮��$P$�Ȥ������ߤ����륨�ͥ륮��$U$�ȴط������������
	      �롥���ͥ륮��������������Q�ͤ򼨤����ºݤ�����Ǥϡ������αԤ�
	      ����Q�ͤ������⡤���Υ��ͥ륮������׻����������פ�����
	      \begin{quote}\vspace{5mm}
	       Q�ͤȥ��ͥ륮���δط�����뤿��ˡ�Q�ͤμ�(\ref{eq:Q=1/WL})��ʬ
	       ��ʬ�Ҥˡ���ϩ����ή$I$��2���褸�롥����ȡ�
	       \begin{align}
		Q
		&=\frac{\omega LI^2}{RI^2}\nonumber \\
		&=\omega\frac{\frac{1}{2}LI^2}{\frac{1}{2}RI^2}
	       \end{align}
	       �Ȥʤ롥���μ���ʬ��ϲ�ϩ���ߤ����륨�ͥ륮��$U$�ˡ�ʬ�Ҥϲ�ϩ
	       ��ñ�̻��֤˾��񤹤륨�ͥ륮��$P$�����������ޤ�������$T$��Ĥ����ȡ�
	       $\omega=2\pi f=2\pi/T$�ʤΤǡ�
	       \begin{align}
		Q=2\pi\frac{U}{PT}
	       \end{align}
	       �Ƚ񤭴������롥���줬����2�������Ǥ��롥\\����ʬ��ϡ�1������
	       �������ͥ륮���Ǥ��롥�������äơ�Q�ͤ�,��ϩ���ߤ����륨�ͥ륮��
	       ��1�����Ǽ������ͥ륮�������$2\pi$�ܤȤʤäƤ��롥\\ �����դΤ�
	       �ȤˤĤ���Ĵ�٤�ȡ�����ʸ��\cite{feynman}�˶�°�˰Ϥޤ줿���֤�
	       ������ϩ�ˤʤ�Ƚ񤫤�Ƥ��궽̣������
	      \end{quote}
 \end{itemize}
\end{quote}
%
%====================================================================
\section{����}
%====================================================================
������ϩ���񹳤���������硤��������¿������ή��ή��뤳�Ȥ�ʬ���ä�������ˡ���
�����������ȶ������ϰϤ��������Ȥ�����Ǥ������������˻Ȥ��ȡ��ʤˤ����⤷��
����ϩ�����褽���Ǥ��롥

�¸��ͤ������ͤΰ㤤��2�����٤��ä������θ����򥳥�����񹳤ȿ�¬���������ºݤ�
�Τ�����ʤ��ä��Τ���ǰ�Ǥ��롥��ǯ�٤���μ¸��Ǥϡ��������ͤ�¬���»ܤ�
�뤳�Ȥ���Ƥ��롥�⤷���ϡ��¸����¬���̤�ޤȤᤵ���ơ����θ�����ͤ�������
�Τ��ɤ��ؽ��Ȼפ���
%
%
\newpage
%====================================================================
\section{��Ͽ}
\label{section:appendix}
%====================================================================
�¸�������줿�ǡ�����ɽ\ref{table:resonance_results_R0}��
\ref{table:resonance_results_R50}�ˤޤȤ�Ƥ�����
%
\begin{table}[H]
 \begin{center}
  \caption{¬����(R=0 [$\Omega$])}
  \label{table:resonance_results_R0}
  \begin{small}
   \begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
    \multicolumn{6}{l}{$f=$254.3 [KHz],\quad$R=$0 [$\Omega$]}\\
    \hline
    ����ǥ󥵡� $C_v$ &
    ����ǥ󥵡� $C_v$ &
    ��ϩ���� $C$ &
    �Ű� $V_1$ & 
    �Ű� $V_2$ &
    ��ϩ����ή $|I|$ \\
    %
    ������ &
    [pF] &
    [pF] &
    [V] & 
    [V] &
    [mA/V] \\
    \hline \hline
%
    0.0 & 29.10 & 579.10 & 0.30 & 0.62 & 1.91 \\
    2.0 & 32.00 & 582.00 & 0.30 & 0.63 & 1.95 \\
    4.0 & 52.10 & 602.10 & 0.30 & 0.66 & 2.12 \\
    6.0 & 75.20 & 625.20 & 0.30 & 0.77 & 2.56 \\
    8.0 & 98.20 & 648.20 & 0.30 & 0.86 & 2.97 \\
    10.0 & 121.30 & 671.30 & 0.31 & 0.99 & 3.43 \\
    12.0 & 144.30 & 694.30 & 0.31 & 1.15 & 4.12 \\
    14.0 & 167.30 & 717.30 & 0.32 & 1.36 & 4.87 \\
    16.0 & 190.40 & 740.40 & 0.32 & 1.65 & 6.10 \\
    18.0 & 213.20 & 763.20 & 0.33 & 2.07 & 7.65 \\
    20.0 & 236.20 & 786.20 & 0.34 & 2.69 & 9.94 \\
    21.0 & 247.80 & 797.80 & 0.34 & 3.17 & 11.89 \\
    22.0 & 259.20 & 809.20 & 0.34 & 3.74 & 14.22 \\
    23.0 & 270.60 & 820.60 & 0.34 & 4.58 & 17.66 \\
    24.0 & 282.20 & 832.20 & 0.33 & 5.60 & 22.56 \\
    24.5 & 287.95 & 837.95 & 0.28 & 6.54 & 31.27 \\
    25.0 & 293.70 & 843.70 & 0.25 & 6.74 & 36.34 \\
    25.5 & 299.45 & 849.45 & 0.20 & 6.75 & 45.81 \\
    26.0 & 305.20 & 855.20 & 0.16 & 6.51 & 55.60 \\
    26.5 & 310.90 & 860.90 & 0.13 & 6.07 & 64.23 \\
    27.0 & 316.60 & 866.60 & 0.11 & 5.50 & 69.23 \\
    28.0 & 328.00 & 878.00 & 0.13 & 4.53 & 48.88 \\
    29.0 & 339.40 & 889.40 & 0.16 & 3.74 & 33.22 \\
    30.0 & 350.80 & 900.80 & 0.18 & 3.16 & 25.27 \\
    32.0 & 373.70 & 923.70 & 0.21 & 2.38 & 16.73 \\
    34.0 & 396.60 & 946.60 & 0.23 & 1.84 & 12.10 \\
    36.0 & 419.50 & 969.50 & 0.24 & 1.51 & 9.75 \\
    38.0 & 442.60 & 992.60 & 0.25 & 1.24 & 7.87 \\
    40.0 & 465.60 & 1015.6 & 0.25 & 1.06 & 6.88 \\
    42.0 & 488.70 & 1038.7 & 0.26 & 0.92 & 5.87 \\
    44.0 & 511.70 & 1061.7 & 0.26 & 0.82 & 5.35 \\
    46.0 & 534.80 & 1084.8 & 0.26 & 0.73 & 4.87 \\
    48.0 & 558.10 & 1108.1 & 0.27 & 0.62 & 4.07 \\
    50.0 & 575.70 & 1125.7 & 0.27 & 0.62 & 4.13 \\
    \hline
   \end{tabular}
  \end{small}
 \end{center}
\end{table}
%
%
\begin{table}[H]
 \begin{center}
  \caption{¬����(R=20 [$\Omega$])}
  \label{table:resonance_results_R20}
  \begin{small}
   \begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
    \multicolumn{6}{l}{$f=$255.7 [KHz],\quad$R=$20 [$\Omega$]}\\
    \hline
    ����ǥ󥵡� $C_v$ &
    ����ǥ󥵡� $C_v$ &
    ��ϩ���� $C$ &
    �Ű� $V_1$ & 
    �Ű� $V_2$ &
    ��ϩ����ή $|I|$ \\
    %
    ������ &
    [pF] &
    [pF] &
    [V] & 
    [V] &
    [mA/V] \\
    \hline \hline
    0.0 & 29.10 & 579.10 & 0.31 & 0.64 & 1.92 \\
    2.0 & 32.00 & 582.00 & 0.31 & 0.66 & 1.99 \\
    4.0 & 52.10 & 602.10 & 0.31 & 0.71 & 2.22 \\
    6.0 & 75.20 & 625.20 & 0.31 & 0.77 & 2.49 \\
    8.0 & 98.20 & 648.20 & 0.31 & 0.86 & 2.89 \\
    10.0 & 121.30 & 671.30 & 0.31 & 0.98 & 3.41 \\
    12.0 & 144.30 & 694.30 & 0.32 & 1.13 & 3.94 \\
    14.0 & 167.30 & 717.30 & 0.32 & 1.32 & 4.75 \\
    16.0 & 190.40 & 740.40 & 0.32 & 1.57 & 5.84 \\
    18.0 & 213.20 & 763.20 & 0.32 & 1.88 & 7.20 \\
    20.0 & 236.20 & 786.20 & 0.32 & 2.29 & 9.04 \\
    22.0 & 259.20 & 809.20 & 0.30 & 2.77 & 12.00 \\
    24.0 & 282.20 & 832.20 & 0.27 & 3.15 & 15.60 \\
    26.0 & 305.20 & 855.20 & 0.24 & 3.19 & 18.26 \\
    27.0 & 316.60 & 866.60 & 0.22 & 3.04 & 19.24 \\
    28.0 & 328.00 & 878.00 & 0.21 & 2.83 & 19.01 \\
    30.0 & 350.80 & 900.80 & 0.22 & 2.36 & 15.52 \\
    32.0 & 373.70 & 923.70 & 0.23 & 1.94 & 12.52 \\
    34.0 & 396.60 & 946.60 & 0.23 & 1.61 & 10.65 \\
    36.0 & 419.50 & 969.50 & 0.24 & 1.30 & 8.44 \\
    38.0 & 442.60 & 992.60 & 0.25 & 1.11 & 7.08 \\
    40.0 & 465.60 & 1015.6 & 0.26 & 0.96 & 6.02 \\
    42.0 & 488.70 & 1038.7 & 0.26 & 0.86 & 5.52 \\
    44.0 & 511.70 & 1061.7 & 0.26 & 0.76 & 4.99 \\
    46.0 & 534.80 & 1084.8 & 0.27 & 0.70 & 4.52 \\
    48.0 & 558.10 & 1108.1 & 0.27 & 0.64 & 4.22 \\
    50.0 & 575.70 & 1125.7 & 0.27 & 0.60 & 4.02 \\
    \hline
   \end{tabular}
  \end{small}
 \end{center}
\end{table}
%
%
\begin{table}[H]
 \begin{center}
  \caption{¬����(R=50 [$\Omega$])}
  \label{table:resonance_results_R50}
  \begin{small}
   \begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
    \multicolumn{6}{l}{$f=$254.7 [KHz],\quad$R=$50 [$\Omega$]}\\
    \hline
    ����ǥ󥵡� $C_v$ &
    ����ǥ󥵡� $C_v$ &
    ��ϩ���� $C$ &
    �Ű� $V_1$ & 
    �Ű� $V_2$ &
    ��ϩ����ή $|I|$ \\
    %
    ������ &
    [pF] &
    [pF] &
    [V] & 
    [V] &
    [mA/V] \\
    \hline \hline
    0.0 & 29.10 & 579.10 & 0.31 & 0.60 & 1.79 \\
    2.0 & 32.00 & 582.00 & 0.30 & 0.60 & 1.86 \\
    4.0 & 52.10 & 602.10 & 0.31 & 0.64 & 1.99 \\
    6.0 & 75.20 & 625.20 & 0.31 & 0.71 & 2.29 \\
    8.0 & 98.20 & 648.20 & 0.30 & 0.76 & 2.63 \\
    10.0 & 121.30 & 671.30 & 0.30 & 0.85 & 3.04 \\
    12.0 & 144.30 & 694.30 & 0.31 & 0.95 & 3.41 \\
    14.0 & 167.30 & 717.30 & 0.30 & 1.06 & 4.06 \\
    16.0 & 190.40 & 740.40 & 0.31 & 1.21 & 4.62 \\
    18.0 & 213.20 & 763.20 & 0.30 & 1.37 & 5.58 \\
    20.0 & 236.20 & 786.20 & 0.30 & 1.52 & 6.37 \\
    22.0 & 259.20 & 809.20 & 0.29 & 1.63 & 7.28 \\
    24.0 & 282.20 & 832.20 & 0.28 & 1.72 & 8.18 \\
    25.0 & 293.70 & 843.70 & 0.27 & 1.75 & 8.75 \\
    26.0 & 305.20 & 855.20 & 0.27 & 1.73 & 8.77 \\
    27.0 & 316.60 & 866.60 & 0.26 & 1.71 & 9.12 \\
    28.0 & 328.00 & 878.00 & 0.26 & 1.66 & 8.97 \\
    30.0 & 350.80 & 900.80 & 0.25 & 1.53 & 8.82 \\
    32.0 & 373.70 & 923.70 & 0.25 & 1.39 & 8.22 \\
    34.0 & 396.60 & 946.60 & 0.25 & 1.23 & 7.45 \\
    36.0 & 419.50 & 969.50 & 0.25 & 1.09 & 6.76 \\
    38.0 & 442.60 & 992.60 & 0.26 & 0.97 & 5.93 \\
    40.0 & 465.60 & 1015.6 & 0.26 & 0.87 & 5.44 \\
    42.0 & 488.70 & 1038.7 & 0.26 & 0.78 & 4.99 \\
    44.0 & 511.70 & 1061.7 & 0.26 & 0.71 & 4.64 \\
    46.0 & 534.80 & 1084.8 & 0.27 & 0.65 & 4.18 \\
    48.0 & 558.10 & 1108.1 & 0.27 & 0.60 & 3.94 \\
    50.0 & 575.70 & 1125.7 & 0.27 & 0.57 & 3.80 \\
    \hline
   \end{tabular}
  \end{small}
 \end{center}
\end{table}
%
%
\newpage
\bibliographystyle{jplain}
\bibliography{./reference}
%====================================================================
%
\end{document}

